---------------------  SHIFT - Subcomando Batch Interno  -----------------------

SHIFT permette l'uso di pi— di 10 parametri sostituibili, nei file batch.

FORMATO:   SHIFT


NOTE:   Normalmente, in un file batch, i parametri sostituibili sono 10 e sono
numerati da %0 - %9. Per avere la possibilit… di utilizzarne di pi—, Š
necessario l'uso di SHIFT.


ESEMPIO:   Si vuole creare un file batch di nome ECO.BAT che visualizzi i
valori dei parametri sostituibili, li incrementi e li visualizzi di nuovo. Il
drive di default Š A:

          ECHO %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
          SHIFT
          ECHO %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
          SHIFT
          ECHO %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9

Chiamando il file:

          ECO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Si otterr…:

          A>ECHO ECO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
          ECO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

          A>SHIFT

          A>ECHO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          A>SHIFT

          A>ECHO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
          2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
